Title: Ögat histologi

Q: Cornea
A: Hornhinnan, ca 0,5-1mm tjock. Är genomskinlig vilket trors uppnås med den speciifka uppbyggnaden av stromat och har inga blodkärl. Uppbyggnad:
1. Flerskiktat oförhornat skivepitel - Skydd
2. Bowmans membran: tjockt cellfritt lager med nakna nervändslut (smärtregistering)
3. Stroma: Organiserade collagenfibrer med platta fibroplaster.
4. Endotel som vilar på Desecements membran mot främre kammaren -> näring.

Q: Sclera
A: Omger ögat och övergår i cornea. Består av stram orgeelbunden bndvväv -> vitt. Har även elastiska fibrer, blodkärl och nerver. Främre del bekläds av conjuctiva.

Q: Conjuctiva.
A: Ett flerksiktat cylinderepitel som fortsätter på ögonlockets insida med gobletceller. och bekläder främre scleran.

Q: Choroidea, mellanlager
A: Vaskulärt lager som förser retina (det innersta lagret) med syre och metaboliter. Består av bindväv med mycket kärl (vid sclera) och kapillärer (nära retina) samt melanocyter som ger brun färg.
 Fäster direkt till sclera och begränsas av bruchs membran mot retina.

Q: Bruchs membran
A: Cellfritt, separerar kapillärer från retina

Q: Ciliarkropp
A: Består av Bv med kärl och melanocyter med även GM. Har ciliarutskott (proc ciliare) som u
tsöndrar kammarvätska och binder till
zonulatrådar, Kollagenkroppar som håller linsen på plats. Har två lager epitel, med apikala sidan mot varandra  där det inre är pigementerat. Dessa två lager är det som blir vid ora serrata

Q: iris
A: Har också GM som rglerar pupill. Består av BVstroma med melantocyter (ger oss ögonfärg) och har inget epitel mot främre kammaren. Detta har dock två lager med pigmenterade epitelceller

Q: Retina lager
A: 10 lager:
10 : Membrana limitans interna (stödjecellers basalmembran)
 9 : nervfiberlagret (gangliecellers axon)
8 : gangliecellslagret (gangliecellers cellkärnor)
 7 : inre plexiforma skiktet (synaps bipolära/ganglieceller) -> Andra omkopplingsstation
6 : inre kärnlager (bipolära neuron och stödjecellers kärnor)
 5: yttre plexiforma skiktet (stavar och tappars synapser) -> Första omkopplingsstationen
 4: yttre kärnlagret (stavar och tappars cellkärnor)
 3: membrana limitans externa (stödjecellernas apikalyta)
 2: Stavar och tappars ljuskänsliga segment
 1 : RPE

Q: celltyper retina
A: Mullerglia, bipolära neruon, horisonala celler, anakrina celler, ganglieceller och fotoreceptorer.

Q: mullerglia
A: Stödjecell , bildar bla retinol

Q: Bipolärt neuron
A: Synapsar med fotoreceptorer och ganglieceller, alltså en mellanhand av signalen, kan även synpasa med andra celltyper som modifierar.

Q: Ganglieceller
A: Synapsar med bipolära neuron, kan även med anakrina cellerna men oavsett s går deras axon till CNS via synnerven.

Q: Horisontala celler
A: Synapser med fotoreceptorceller och modifiera signalen innan den  synaps med bipolära neuron.

Q: Anakrina celler
A: Kan interagera med ganglieceller och bipolära neuron och modifiera signalen.

Q: Fotoreceptorer
A: Stavar och tappar. Yttre delar är tätt packade lameller av cellmembran som har opsiner. De har G-proteinreceptorer som är ständigt bunda till sin ligand och ändrar form vid ljus -> aktivring.

Q: ligand till fotoreceptorer
A: Bildas av retinol som bildas av vitamin A, sker i stödjeceller och RPE.

Q: Linsen
A: Bikonvex och transparant struktur som är a
vaskulär, har inga nerver eller Nästan inget bindväv. Är omsluten av linskapsel (tjock basal lamina) med underliggande enkelt kubiskt epitel (linsepitel) som endast finns anteriort. Linsen är fylld med epitelceller som differentierat till linsfiberceller. Dessa bildar lager likt en lök.

Q: Linsfibrerceller
A: Bildas av epitelet som diffrentierar vid ekvatorn till dessa. Långa och platta som har tappat kärna och organeller. Fyllda med Crystallin, ett genomskinligt protein som flyter runt i vätska. Cellerna bildar lager/lameller (ser ut som en lök).

Q: glaskroppen.
A: Fyller ut hela utrymmet i ögat och består av transparant geleaktig vätska. Består av 99% vatten samt Enstaka celler och Kollagen och grundsubstans.