Title: Anatomi & Histologi 2 - Adrian / (2) CNS II / (2.2) Limbiska Systemet

Text: Beskriv Hippocampus
Hippocampus finns i cerebrum, är invikt i temporalloben och har en äldre typ av cortex, s.k. archicortex. och består av grå substans.
Innehåller bl.a. ett minnescentrum som är mycket stress känsligt.
Strukturen består av följande nervcellstyper: Pyramidceller och kornceller

Front: Vad består limbiska systemet av?
Back: Limbiska systemet består av 5 delar: hippocampus, nucleus amygdaloideum (amygdala), gyrus cinguli, fornix och corpora mammillaria

Front: Vad är funktionen av limbiska systemet?
Back: Här återfinns många centran. Bland annat
- emotioner (mer amygdala) som ångest, aggressivitet, lycka
- minnseinlagring (mer hippocampus)
- lukt

Text: Vad är Limbiska systemet
Q: Det limbiska systemet är [indelning]
A: mer av en funktionell indelning, mer än anatomisk, då den består av delar från cerebrum, diencephalon och hjärnstammen.

Text: Vad är Fornix och hur går den?
Fornix består av vit substans, alltså axoner.
Axonen går från hippocampus -> bort från temporalloben -> över thalamus -> framför thalamus -> förgrenas vid hypothalamus till två grenar -> båda grenar förgrenas igen till två corpora mammillaria och de andra två går till mittlinjen.

Text: Vad är funktionen av Amygdala
Q: Amygdala (på latin: [...]) har som funktion att [...]. Amygdala verkar ha mestadels [...] substans.
A: Nucleus amygdaloideum; styra en del emotioner, till exempel ångest, rädsla, skräck och vrede; grå

Text: Vad är Gyrus cinguli
Q: Gyrus cinguli går [...] och utgör [...]. Den är engagerad i [...]
A: runt thalamus som ett valv; vägen in och ut för information för det limbiska systemet; emotionella processer, inlärning och minne.